Контакты. Сontacts.

admin

alverworld@gmail.com

Пишите если что. Обсудить что то или поспорить. Иных контактов вроде скайпа или вайбера не даю, потому что начинать дистанционное общение ИМХО нужно текстом, меньше воды получается.

А потом уже может и по другому получится.

Есть ещё youtube канал по этому сайту

@alverworld_com

https://www.youtube.com/channel/UCtvbOOD9PIhv1SR7pYXbxBA

А также другие ресурсы где буду рад вас видеть

Канал о переработке отходов в доходы, в общем о переработке вторичного сырья.

@trash_to_money

https://www.youtube.com/channel/UCVU4N1uZknSSM9gstb1srRA

Канал о переработке бесполезного, вредного и ненужного в полезное, безопасное и нужное как для себя, то есть для удовольствия так и как бизнес то есть в деньги. В основном видео лекции по целым направлениям, поскольку материал слишком обширен чтобы упираться в мелкие частности. Опыт конструктора нестандартного оборудования и технолога с хорошим знанием химии позволяет обобщать и суммировать опыт. Сайт портфолио alverjob.xyz Конкретные спроектированные мной конструкции и изделия как на сайте так и на втором канале @alverjob Также приглашаю на мой общий сайт alverworld.com

Сайт и канал о вышивании в этом мире в самом широком смысле этого понятия. И психология и фармакопея и прочее.

https://virusalim.com

@Virusalimcom

https://www.youtube.com/channel/UCeBOI9qBidVWmq31dYBunQw

О мире вокруг нас и нас Паломничество в жизнь Мы живём в мире вирусов и микроорганизмов. Вы не верите? Только в человеческом теле количество микроорганизмов превышает количество самих человеческих клеток. Если брать по количеству то на Земле никогда не было «мира динозавров», «мира моллюсков», «мира человека» всегда был «мир вирусов и бактерий» они первые возникли, они в составе всех пищевых цепочек, они же и остались доминирующими по распространённости. Наша жизнь — это паломничество из небытия в мир вирусов и бактерий. Мы можем ставить себе любые цели, думать о вечном, концентрироваться на главном, но игнорировать заполненность мира микроорганизмами это как зажмурившись в детстве считать, что тебя не видно. Иногда такое проходит, но бывает и машиной сбивает, несмотря что зажмурился. Добро пожаловать в Вирусалим.

https://t.me/virusalimforum - Телеграмм форум канала Вирусалим

Всё по комбикорму, животноводству и птицеводству

https://bzkorm.com - Сайт комбикормового завода где я работаю технологом и конструктором

Тематический youTube канал

@bzkorm

https://www.youtube.com/channel/UCW8fukkkYgnkc6nmT3FDUEQ

Телеграмм группа форум

https://t.me/bzkorm

На базе Безлюдовского комбикормового завода, рядом с Харьковом для тех кто только решил заниматься или уже занимается разведением сельхоз животных и птицы открыт "Центр содействия развития малого животноводства и птицеводства в Харьковской области" это негосударственная организация, просто мы сами решили упорядочить информацию которую у нас пытаются добыть, интересуются и выясняют, то по кормам , то где взять цыплят (индюшат, утят крольчат, поросят итд) , как их правильно разводить, то ещё что. Для тех кто рядом есть телеграмм канал, где можно выяснить насущные, локальные вопросы и пообщаться. А видео лекции посвящённые общим вопросам решил вынести на более широкое обозрение и создал канал в параллель уже существующим @alverjob посвящённый вопросам конструирования и @trash_to_money посвящённый переработке отходов. Заходите подписывайтесь, пишите, спрашивайте . Если будете писать на почту alverjob@gmail.com то пишите с какого вы канала.

YouTube канал с релакс музыкой

@relaxation_universe_life

https://www.youtube.com/channel/UCjTMcTaEfquuk7pIUKtB3wQ

Start listening to it. The whole range of music and video your brain needs, even if you don't realize it.

Мои инженерные ресурсы как конструктора с опытом фриланса.

https://alverjob.xyz - Инженерный сайт -портфолио

@alverjob

https://www.youtube.com/channel/UCrsl1nugGytDHjaR6JButmg

О чём канал? Общеобразовательный но на основе тех знаний которыми владею я . То есть тут будет много по основной работе, о прошлых работах и фрилансе. Полезное для коллег и просто интересующихся, проектировал от машин для производства макарон до рубероидных линий, а также мини пивзаводы, ёмкость для сбраживания пива на 400 кубометров, регулируемые фильеры для работы с полимерными материалами и многое иное. Я конструктор нестандартного оборудования со студенческих времён, то есть с 1994 года, тогда сделал первый оплачиваемый заказ. Но образование в университете (сейчас имени Каразина) ядерная физика, в политехническом институте материаловед, хорошо знаю химию, я на физ-тех пошёл так как они первые приглашение прислали, вообще думал на органическую химию изначально. Постоянно содержал не очень распространённых животных и птиц. Постоянно общаюсь с друзьями закончившими иные факультеты и ВУЗы и работающими по специальности. Поэтому будет и просто интересная на мой взгляд информация.